iLibrary позволява запаметяване на максимално 40
условия за търсене, който се конструирали по време
на работата си със системата. Можете да контролирате
този механизъм посредством бутоните:
* Добавяне - вмъква използван критерий за търсене в областта за
текущо съставяното условие;
* Изтриване - изтрива всички предишни условия от списъка.
Старира празен списък;

Можете да използвате числовото поле, за да ограничите
максималния брой условия в списъка. Позволени са стойности
в интервала [0-40]